DESCRIPTION 'Freeman Installer Main Program'
EXETYPE	    WINDOWS
CODE         MOVEABLE PRELOAD 
DATA         MOVEABLE PRELOAD MULTIPLE
HEAPSIZE     8192
STACKSIZE    20000
